‘Todo parecía perfecto’, soñando despiertos

La 17 edición del Festival de Málaga, dentro de su sección ZonaZine, acoge el estreno de 'Todo parecía perfecto', ópera prima de Alejo Levis, una película que juega con las fronteras entre sueño y realidad y los peligros de materializar los deseos.

The post ‘Todo parecía perfecto’, soñando despiertos appeared first on hoyesarte.com.